X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/bf085665fd6a214feb7c5bba7e5da827dd5e034d..dc484d491b15355285a89da275c58c2ef247d1f4:/docs/latex/wx/fileistr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/fileistr.tex b/docs/latex/wx/fileistr.tex
index 01599e8454..dee49fce24 100644
--- a/docs/latex/wx/fileistr.tex
+++ b/docs/latex/wx/fileistr.tex
@@ -46,9 +46,9 @@ Initializes a file stream in read-only mode using the specified file descriptor.
 
 Destructor.
 
-\membersection{wxFileInputStream::Ok}\label{wxfileinputstreamok}
+\membersection{wxFileInputStream::IsOk}\label{wxfileinputstreamisok}
 
-\constfunc{bool}{Ok}{\void}
+\constfunc{bool}{IsOk}{\void}
 
 Returns true if the stream is initialized and ready.
 
