X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/bee44427ef396d01cd93714fb91fd0488339a997..c699b4583b6047191ac326728654c6fe8920aa7b:/docs/latex/wx/strmbase.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index 8c495730c3..57f20bf291 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -14,6 +14,10 @@ None
 
 <wx/stream.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStreamBuffer}{wxstreambuffer}
@@ -85,7 +89,7 @@ In that cases, GetSize returns $0$ so you should always test its return value.
 
 \membersection{wxStreamBase::IsOk}\label{wxstreambaseisok}
 
-\constfunc{bool}{IsOk}{\void}
+\constfunc{virtual bool}{IsOk}{\void}
 
 Returns true if no error occurred on the stream.
 
@@ -127,7 +131,7 @@ real position.
 
 \membersection{wxStreamBase::OnSysWrite}\label{wxstreambaseonsyswrite}
 
-\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
+\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{const void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
 
 See \helpref{OnSysRead}{wxstreambaseonsysread}.
 
