X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/bee44427ef396d01cd93714fb91fd0488339a997..89971c77101b3fd7d1c9321c6cfb12d5a373bdc0:/docs/latex/wx/strmbase.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/strmbase.tex b/docs/latex/wx/strmbase.tex
index 8c495730c3..dc7a184b51 100644
--- a/docs/latex/wx/strmbase.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmbase.tex
@@ -127,7 +127,7 @@ real position.
 
 \membersection{wxStreamBase::OnSysWrite}\label{wxstreambaseonsyswrite}
 
-\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
+\func{size\_t}{OnSysWrite}{\param{const void *}{buffer}, \param{size\_t}{ bufsize}}
 
 See \helpref{OnSysRead}{wxstreambaseonsysread}.
 
