X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/bd9724b905073263551298f598358b86ae075377..847341dbebd752290cb450dbbbc4c2bc9b6a6ac8:/docs/latex/wx/panel.tex

diff --git a/docs/latex/wx/panel.tex b/docs/latex/wx/panel.tex
index f6469a0b0e..7d0a50ad7f 100644
--- a/docs/latex/wx/panel.tex
+++ b/docs/latex/wx/panel.tex
@@ -139,3 +139,4 @@ Changes the default button for the panel.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{GetDefaultItem}{wxpanelgetdefaultitem}
+
