X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/bd0df01f3f59940fdbca7a3472c256be2d034ab9..42ff6409d9aff9ba1b771842a256feaeb40e28cd:/docs/latex/wx/body.tex

diff --git a/docs/latex/wx/body.tex b/docs/latex/wx/body.tex
index 9289217d6d..0379856c00 100644
--- a/docs/latex/wx/body.tex
+++ b/docs/latex/wx/body.tex
@@ -507,6 +507,7 @@ __SUNCC__
 __WXDEBUG__       usage: #ifdef __DEBUG__ (=> debug mode, else => release)
 \end{verbatim}
 
+
 \section{C++ issues}
 
 The following documents some miscellaneous C++ issues.
