X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/bc5e942bf3972629a0800d1653e20e177d8fa859..4fcbc84d657413b157ac3ef89bf8fbccbcf899ba:/docs/latex/wx/point.tex

diff --git a/docs/latex/wx/point.tex b/docs/latex/wx/point.tex
index d8f5cb193e..e13fcda20f 100644
--- a/docs/latex/wx/point.tex
+++ b/docs/latex/wx/point.tex
@@ -23,6 +23,10 @@ None
 
 <wx/gdicmn.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxRealPoint}{wxrealpoint}
