X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/bc5e942bf3972629a0800d1653e20e177d8fa859..15f7c30516facfb272fc116aec4d3f9c3a9de085:/docs/latex/wx/size.tex

diff --git a/docs/latex/wx/size.tex b/docs/latex/wx/size.tex
index 69d051bba5..6034d1edbc 100644
--- a/docs/latex/wx/size.tex
+++ b/docs/latex/wx/size.tex
@@ -30,6 +30,10 @@ None
 
 <wx/gdicmn.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxPoint}{wxpoint}, \helpref{wxRealPoint}{wxrealpoint}
