X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/b7cacb43db1e69b87b257a67912b4d52995b070a..3cc305b2b4a0674c56c84d7088cfd70676b850f0:/docs/latex/wx/metafile.tex

diff --git a/docs/latex/wx/metafile.tex b/docs/latex/wx/metafile.tex
index 111e5697f7..90d9181fe7 100644
--- a/docs/latex/wx/metafile.tex
+++ b/docs/latex/wx/metafile.tex
@@ -14,6 +14,10 @@ is to use a wxMetafileDC.
 
 <wx/metafile.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxMetafileDC}{wxmetafiledc}
@@ -33,6 +37,7 @@ using the \helpref{wxMetafile:IsOk}{wxmetafileisok} member.
 \func{}{\destruct{wxMetafile}}{\void}
 
 Destructor.
+See \helpref{reference-counted object destruction}{refcountdestruct} for more info.
 
 \membersection{wxMetafile::IsOk}\label{wxmetafileisok}
 
@@ -102,6 +107,10 @@ closing your disk-based metafile device context.
 
 <wx/metafile.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxCore}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxMetafile}{wxmetafile}, \helpref{wxDC}{wxdc}
