X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/b64de91622281ec29d4e5990d09aa6ca6c41e0a0..4c7852186d48a5b8f406462c2c3fa020f0a052bb:/docs/latex/wx/postscpt.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/postscpt.tex b/docs/latex/wx/postscpt.tex
index 541f3158c0..68ef4d111f 100644
--- a/docs/latex/wx/postscpt.tex
+++ b/docs/latex/wx/postscpt.tex
@@ -49,3 +49,4 @@ output. Default is 720ppi.
 
 Return resolution used in PostScript output. See 
 \helpref{SetResolution}{wxpostscriptdcsetresolution}.
+
