X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/aed0ed3c420d6821e81ca6243482e620c4aeeffd..41bf0eb335ef9941b0aa87f8d5d040cd86620755:/docs/latex/wx/strmmem.tex

diff --git a/docs/latex/wx/strmmem.tex b/docs/latex/wx/strmmem.tex
index 194478288e..f22a4bdaa0 100644
--- a/docs/latex/wx/strmmem.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmmem.tex
@@ -7,6 +7,10 @@
 
 \helpref{wxInputStream}{wxinputstream}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/mstream.h>
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStreamBuffer}{wxstreamBuffer}
@@ -49,6 +53,10 @@ Destructor.
 
 \helpref{wxOutputStream}{wxoutputstream}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/mstream.h>
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStreamBuffer}{wxstreamBuffer}
