X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/aa6d970619f8dd5aa0d157953ad431acfde89963..dabb05ac5bfaee014e1118c465d5348e545a6dc4:/docs/latex/wx/sckaddr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/sckaddr.tex b/docs/latex/wx/sckaddr.tex
index e39bf6598f..66b0c645ec 100644
--- a/docs/latex/wx/sckaddr.tex
+++ b/docs/latex/wx/sckaddr.tex
@@ -16,27 +16,24 @@ You are unlikely to need to use this class: only wxSocketBase uses it.
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxSocketBase}{wxsocketbase}
-%\helpref{wxIPV4address}{wxipv4address}\\
-%\helpref{wxIPV6address}{wxipv6address}\\
-%\helpref{wxunixaddress}{wxunixaddress}
+\helpref{wxIPaddress}{wxipaddress}
+\helpref{wxIPV4address}{wxipv4address}
 
 % ----------------------------------------------------------------------------
 % Members
 % ----------------------------------------------------------------------------
-
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 %
 % ctor/dtor
 %
-
-\membersection{wxSockAddress::wxSockAddress}
+\membersection{wxSockAddress::wxSockAddress}\label{wxsockaddressctor}
 
 \func{}{wxSockAddress}{\void}
 
 Default constructor.
 
-\membersection{wxSockAddress::\destruct{wxSockAddress}}
+\membersection{wxSockAddress::\destruct{wxSockAddress}}\label{wxsockaddressdtor}
 
 \func{}{\destruct{wxSockAddress}}{\void}
 
@@ -45,7 +42,8 @@ Default destructor.
 %
 % Clear
 %
-\membersection{wxSockAddress::Clear}
+\membersection{wxSockAddress::Clear}\label{wxsockaddressclear}
+
 \func{void}{Clear}{\void}
 
 Delete all informations about the address.
@@ -53,9 +51,9 @@ Delete all informations about the address.
 %
 % SockAddrLen
 %
-\membersection{wxSockAddress::SockAddrLen}
+\membersection{wxSockAddress::SockAddrLen}\label{wxsockaddresssockaddrlen}
 
-\func{int}{SockAddrLen}{\void};
+\func{int}{SockAddrLen}{\void}
 
 Returns the length of the socket address.
 
