X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a95dd1d8ff052f5a1d7278c635cb5885b2dc67d3..e0b3b9d044746a258f93ae7c66550788d08d028e:/docs/latex/wx/auidockart.tex

diff --git a/docs/latex/wx/auidockart.tex b/docs/latex/wx/auidockart.tex
index 04bd80278c..5db46cecba 100644
--- a/docs/latex/wx/auidockart.tex
+++ b/docs/latex/wx/auidockart.tex
@@ -30,7 +30,7 @@ No base class
 
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{wxAuiManager}{wxauimanager},
+\helpref{wxAuiManager}{wxauimanager}, 
 \helpref{wxAuiPaneInfo}{wxauipaneinfo}
 
 \wxheading{Data structures}
