X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a95dd1d8ff052f5a1d7278c635cb5885b2dc67d3..56601ff2db94ccc874107eb60c4564ceb47f6d02:/docs/latex/wx/auidockart.tex

diff --git a/docs/latex/wx/auidockart.tex b/docs/latex/wx/auidockart.tex
index 04bd80278c..4a4a995c23 100644
--- a/docs/latex/wx/auidockart.tex
+++ b/docs/latex/wx/auidockart.tex
@@ -28,9 +28,13 @@ No base class
 
 <wx/aui/dockart.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxAui}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{wxAuiManager}{wxauimanager},
+\helpref{wxAuiManager}{wxauimanager}, 
 \helpref{wxAuiPaneInfo}{wxauipaneinfo}
 
 \wxheading{Data structures}
