X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a7af285d1ab87e908454bfabbbe063ab1756912b..c699b4583b6047191ac326728654c6fe8920aa7b:/docs/latex/wx/strmzlib.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/strmzlib.tex b/docs/latex/wx/strmzlib.tex
index 503fca1154..0cddc65c1f 100644
--- a/docs/latex/wx/strmzlib.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmzlib.tex
@@ -13,7 +13,9 @@ not supported, it always returns $0$.
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxFilterInputStream}{wxfilterinputstream}
+\helpref{wxFilterInputStream}{wxfilterinputstream}\\
+\helpref{wxInputStream}{wxinputstream}\\
+\helpref{wxStreamBase}{wxstreambase}
 
 \wxheading{Include files}
 
@@ -92,7 +94,9 @@ The stream is not seekable, \helpref{SeekO()}{wxoutputstreamseeko} returns
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxFilterOutputStream}{wxfilteroutputstream}
+\helpref{wxFilterOutputStream}{wxfilteroutputstream}\\
+\helpref{wxOutputStream}{wxoutputstream}\\
+\helpref{wxStreamBase}{wxstreambase}
 
 \wxheading{Include files}
 
