X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a7af285d1ab87e908454bfabbbe063ab1756912b..c266eff98c5e44012647f54f38a1e29ecabd8759:/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex b/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex
index 11e9fc09f3..f663a0594d 100644
--- a/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex
+++ b/docs/latex/wx/stdbtnsz.tex
@@ -33,6 +33,9 @@ the wxID\_NO button will be renamed to "Don't Save" in accordance with the Mac O
 
 \helpref{wxSizer}{wxsizer}, \helpref{Sizer overview}{sizeroverview}, \helpref{wxDialog::CreateButtonSizer}{wxdialogcreatebuttonsizer}
 
+
+\latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
+
 \membersection{wxStdDialogButtonSizer::wxStdDialogButtonSizer}\label{wxstddialogbuttonsizerctor}
 
 \func{}{wxStdDialogButtonSizer}{\void}
