X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a7af285d1ab87e908454bfabbbe063ab1756912b..42d9ad7949254ed53f89ad6306dcb2a266bfffb3:/docs/latex/wx/fontpicker.tex

diff --git a/docs/latex/wx/fontpicker.tex b/docs/latex/wx/fontpicker.tex
index 43f725d818..60549ad2eb 100644
--- a/docs/latex/wx/fontpicker.tex
+++ b/docs/latex/wx/fontpicker.tex
@@ -67,7 +67,7 @@ user's input is valid, i.e. recognizable). }
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
-\membersection{wxFontPickerCtrl::wxFontPickerCtrl}\label{wxfontpickerctrl}
+\membersection{wxFontPickerCtrl::wxFontPickerCtrl}\label{wxfontpickerctrlctor}
 
 \func{}{wxFontPickerCtrl}{\param{wxWindow *}{parent},\rtfsp
 \param{wxWindowID}{ id},\rtfsp
