X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a7af285d1ab87e908454bfabbbe063ab1756912b..3694bb76c11d1ed1518f20a42f8907c948e190bd:/docs/latex/wx/fontlist.tex

diff --git a/docs/latex/wx/fontlist.tex b/docs/latex/wx/fontlist.tex
index 6a4776a20e..48c7d127f9 100644
--- a/docs/latex/wx/fontlist.tex
+++ b/docs/latex/wx/fontlist.tex
@@ -9,8 +9,7 @@ deleted and their resources freed, eliminating the possibility of `memory leaks'
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxList}{wxlist}\\
-\helpref{wxObject}{wxobject}
+\helpref{wxList}{wxlist}
 
 \wxheading{Include files}
 
