<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a7af285d1ab87e908454bfabbbe063ab1756912b..03cf4aa61da039f4331bfc788cc07850a50a0df5:/docs/latex/wx/odcbox.tex

diff --git a/docs/latex/wx/odcbox.tex b/docs/latex/wx/odcbox.tex
index 385326bf77..a795860281 100644
--- a/docs/latex/wx/odcbox.tex
+++ b/docs/latex/wx/odcbox.tex
@@ -25,7 +25,6 @@ and \helpref{OnMeasureItemWidth()}{wxownerdrawncomboboxonmeasureitemwidth}.
 \wxheading{Derived from}
 
 \helpref{wxComboCtrl}{wxcomboctrl}\\
-\helpref{wxControlWithItems}{wxcontrolwithitems}\\
 \helpref{wxControl}{wxcontrol}\\
 \helpref{wxWindow}{wxwindow}\\
 \helpref{wxEvtHandler}{wxevthandler}\\
</pre></body></html>