X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a660d684eda27638bca0384b2058911a31c8e845..e47d37d087f5a8410deb929a94378f415351694a:/docs/latex/wx/activevt.tex

diff --git a/docs/latex/wx/activevt.tex b/docs/latex/wx/activevt.tex
index 6eca563147..3ce87607ee 100644
--- a/docs/latex/wx/activevt.tex
+++ b/docs/latex/wx/activevt.tex
@@ -38,7 +38,7 @@ or a frame becomes inactivate resulting in all application frames being inactive
 
 \membersection{wxActivateEvent::wxActivateEvent}
 
-\func{}{wxActivateEvent}{\param{WXTYPE }{eventType = 0}, \param{int }{id = 0}}
+\func{}{wxActivateEvent}{\param{WXTYPE }{eventType = 0}, \param{bool}{ active = TRUE}, \param{int }{id = 0}}
 
 Constructor.
 
