X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a660d684eda27638bca0384b2058911a31c8e845..abceee76ea4d642ccfd3cf91cc139a3fe2b471b7:/utils/dialoged/docs/changes.tex

diff --git a/utils/dialoged/docs/changes.tex b/utils/dialoged/docs/changes.tex
index 67ab0785d5..fbe44245ff 100644
--- a/utils/dialoged/docs/changes.tex
+++ b/utils/dialoged/docs/changes.tex
@@ -2,6 +2,14 @@
 \setheader{{\it CHAPTER \thechapter}}{}{}{}{}{{\it CHAPTER \thechapter}}%
 \setfooter{\thepage}{}{}{}{}{\thepage}%
 
+December 31st 1998, Version 2.0
+
+\begin{itemize}\itemsep=0pt
+\item wxWindows 2.0 port.
+\item Major user interface changes.
+\item Allows identifiers to be edited and reads/writes an id header file.
+\end{itemize}
+
 March 15th 1997, Version 1.7
 
 \begin{itemize}\itemsep=0pt
