X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a660d684eda27638bca0384b2058911a31c8e845..4b5f3fe655deeb91d5d3abe8fad30c4a1cae63dc:/docs/latex/wx/module.tex

diff --git a/docs/latex/wx/module.tex b/docs/latex/wx/module.tex
index 3bd382e920..8eee76aadf 100644
--- a/docs/latex/wx/module.tex
+++ b/docs/latex/wx/module.tex
@@ -58,7 +58,7 @@ need for an application to call it.
 
 \membersection{wxModule::OnExit}\label{wxmoduleonexit}
 
-\func{virtual bool}{OnExit}{\void}
+\func{virtual void}{OnExit}{\void}
 
 Provide this function with appropriate cleanup for your module.
 
