X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/a60b0ddc20fd5ffeb7f49a02f329a1fa291bba11..702a26fded8c16bf858631d929580441ba23fdc4:/docs/latex/wx/scopedptr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/scopedptr.tex b/docs/latex/wx/scopedptr.tex
index 2ceddcf6ef..34b9430796 100644
--- a/docs/latex/wx/scopedptr.tex
+++ b/docs/latex/wx/scopedptr.tex
@@ -72,13 +72,15 @@ cause an assert in debug mode.
 \func{T*}{release}{\void}
 
 Releases the current pointer and returns it.
+Afterwards the caller is responsible for deleting
+the data contained in the scoped pointer before.
 
 \membersection{wxScopedPtr<T>::reset}\label{wxscopedptrtemplatereset}
 
 \func{void}{reset}{\param{T * }{ptr = NULL}}
 
-Reset pointer. Afterwards the caller is responsible for deleting
-the data contained in the scoped pointer before.
+Reset pointer to the value of {\it ptr}. The
+previous pointer will be deleted.
 
 \membersection{wxScopedPtr<T>::swap}\label{wxscopedptrtemplateswap}
 
