X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/9dc14ebce069063a659b53c46b09a56d3d2964ea..d30ff492f0ee23d067e996c0a5f769e4dafb0225:/docs/latex/wx/manual.tex?ds=inline

diff --git a/docs/latex/wx/manual.tex b/docs/latex/wx/manual.tex
index 0487dd9ba7..3f68a52362 100644
--- a/docs/latex/wx/manual.tex
+++ b/docs/latex/wx/manual.tex
@@ -21,6 +21,7 @@
 \definecolour{white}{255}{255}{255}%
 %
 \input psbox.tex
+\input ltx.tex
 % Remove this for processing with dvi2ps instead of dvips
 %\special{!/@scaleunit 1 def}
 \parskip=10pt
@@ -31,7 +32,7 @@
 }}
 \winhelpignore{\author{Julian Smart, Robert Roebling, Vadim Zeitlin,
 Robin Dunn, et al}
-\date{December 7th 2001}
+\date{April 2002}
 }
 \makeindex
 \begin{document}
@@ -48,7 +49,7 @@ Robin Dunn, et al}
 \winhelponly{
 \chapter{wxWindows class library reference}\label{winhelpcontents}
 
-\center{
+\centerline{
 %\image{}{wxwin.wmf}
 }%
 
