X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/9ce8d05ed7c319ebcfd559d6e3c27e281ef89168..15d83f726c215b06f2fdd15ece40d66d2f16a01d:/docs/latex/wx/frame.tex

diff --git a/docs/latex/wx/frame.tex b/docs/latex/wx/frame.tex
index 0132b8160b..ffa74eefcf 100644
--- a/docs/latex/wx/frame.tex
+++ b/docs/latex/wx/frame.tex
@@ -60,7 +60,7 @@ you should use\rtfsp
 frames having this style (the dialogs don't have a minimize or a maximize box by
 default)}
 \twocolitem{\windowstyle{wxFRAME\_SHAPED}}{Windows with this style are
-  allowed to have their shape changed with the \helpref{SetShape}{wxtlwsetshape} method.}
+  allowed to have their shape changed with the \helpref{SetShape}{wxtoplevelwindowsetshape} method.}
 \end{twocollist}
 
 The default frame style is for normal, resizeable frames. To create a frame
