X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/9722642d5d29a39c9b7ab3d0a07e773ea0c8829a..e9f4f51d06f536fadacb1796fa124728f50674d2:/docs/latex/wx/gridattr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/gridattr.tex b/docs/latex/wx/gridattr.tex
index 0ad74b1840..0cb367494c 100644
--- a/docs/latex/wx/gridattr.tex
+++ b/docs/latex/wx/gridattr.tex
@@ -72,7 +72,7 @@ Sets the alignment.
 
 \membersection{wxGridCellAttr::SetReadOnly}\label{wxgridcellattrsetreadonly}
 
-\func{void}{SetReadOnly}{\param{bool }{isReadOnly = TRUE}}
+\func{void}{SetReadOnly}{\param{bool }{isReadOnly = true}}
 
 
 \membersection{wxGridCellAttr::SetRenderer}\label{wxgridcellattrsetrenderer}
