X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/9704b2509ac4fd7b9fccd5299e0b377accb2b59e..9d9436810d06cc997f59ace9397af8d1868d4257:/docs/latex/wx/htprint.tex

diff --git a/docs/latex/wx/htprint.tex b/docs/latex/wx/htprint.tex
index 9527dcf687..b7693ca40e 100644
--- a/docs/latex/wx/htprint.tex
+++ b/docs/latex/wx/htprint.tex
@@ -95,6 +95,6 @@ file). It is used to determine path for loading images, for example.}
 
 \func{void}{SetMargins}{\param{float }{top = 25.2}, \param{float }{bottom = 25.2}, \param{float }{left = 25.2}, \param{float }{right = 25.2}, \param{float }{spaces = 5}}
 
-Sets margins in milimeters. Defaults to 1 inch for margins and 0.5cm for space
+Sets margins in millimeters. Defaults to 1 inch for margins and 0.5cm for space
 between text and header and/or footer
 
