X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/954b8ae60391d18b87a604e7919c87c0c6ae208b..47610ec22ab01dbc09307a88ab67c1c95f6ee3b1:/docs/latex/wx/ddeservr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/ddeservr.tex b/docs/latex/wx/ddeservr.tex
index 700632f3c3..73aefdf50a 100644
--- a/docs/latex/wx/ddeservr.tex
+++ b/docs/latex/wx/ddeservr.tex
@@ -49,4 +49,3 @@ Under UNIX, when a server is created the OnAcceptConnection message is
 always sent for standard input and output, but in the context of DDE
 messages it doesn't make a lot of sense.
 
-
