X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/954b8ae60391d18b87a604e7919c87c0c6ae208b..30acf700f91bc40b1549d71c9fc0186ce4f1cafd:/docs/latex/wx/activevt.tex

diff --git a/docs/latex/wx/activevt.tex b/docs/latex/wx/activevt.tex
index 515282ef28..5d9c5ff4dc 100644
--- a/docs/latex/wx/activevt.tex
+++ b/docs/latex/wx/activevt.tex
@@ -34,8 +34,9 @@ or a frame becomes inactivate resulting in all application frames being inactive
 
 \wxheading{See also}
 
-\helpref{wxWindow::OnActivate}{wxwindowonactivate},\rtfsp
-\helpref{wxApp::OnActivate}{wxapponactivate},\rtfsp
+%\helpref{wxWindow::OnActivate}{wxwindowonactivate},\rtfsp
+%% GD: OnXXX functions are not documented
+%%\helpref{wxApp::OnActivate}{wxapponactivate},\rtfsp
 \helpref{Event handling overview}{eventhandlingoverview}
 
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
