X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/9379c0d752144826342fa2688a77aa5cccea3d9b..0df2f30c18124ddcf12dfd50d975418cd1887216:/docs/latex/wx/tlw.tex

diff --git a/docs/latex/wx/tlw.tex b/docs/latex/wx/tlw.tex
index 75320a9040..a62ba361a4 100644
--- a/docs/latex/wx/tlw.tex
+++ b/docs/latex/wx/tlw.tex
@@ -280,6 +280,20 @@ Unavailable on full keyboard machines.
 \helpref{wxTopLevelWindow::SetRightMenu}{wxtoplevelwindowsetrightmenu}.
 
 
+\membersection{wxTopLevelWindow::SetMaxSize}\label{wxtoplevelwindowsetmaxsize}
+
+\func{void}{SetMaxSize}{\param{const wxSize\& }{size}}
+
+A simpler interface for setting the size hints than
+\helpref{SetSizeHints}{wxtoplevelwindowsetsizehints}.
+
+\membersection{wxTopLevelWindow::SetMinSize}\label{wxtoplevelwindowsetminsize}
+
+\func{void}{SetMinSize}{\param{const wxSize\& }{size}}
+
+A simpler interface for setting the size hints than
+\helpref{SetSizeHints}{wxtoplevelwindowsetsizehints}.
+
 \membersection{wxTopLevelWindow::SetSizeHints}\label{wxtoplevelwindowsetsizehints}
 
 \func{virtual void}{SetSizeHints}{\param{int}{ minW}, \param{int}{ minH}, \param{int}{ maxW=-1}, \param{int}{ maxH=-1},
