X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/90e572f1e5af1e51fd14e2e1e6f64fa3e258e590..2712e31795ee7ab4de62189b440d702f3f849c0d:/docs/latex/wx/mutexlck.tex

diff --git a/docs/latex/wx/mutexlck.tex b/docs/latex/wx/mutexlck.tex
index 9fbfbaec9c..afd06be4a6 100644
--- a/docs/latex/wx/mutexlck.tex
+++ b/docs/latex/wx/mutexlck.tex
@@ -15,6 +15,10 @@ None.
 
 <wx/thread.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxMutex}{wxmutex}, \helpref{wxCriticalSectionLocker}{wxcriticalsectionlocker}
