X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/9000c6246f539bcffcf2bb6432ef37f9f6df7ac8..a85139a1b7d2b6b291d6eb4df74a1da24f843982:/docs/latex/wx/outptstr.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/outptstr.tex b/docs/latex/wx/outptstr.tex
index b397dfdf12..90873de8f9 100644
--- a/docs/latex/wx/outptstr.tex
+++ b/docs/latex/wx/outptstr.tex
@@ -112,3 +112,4 @@ Destructor.
 \constfunc{size\_t}{GetSize}{\void}
 
 Returns the current size of the stream.
+
