X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/9000c6246f539bcffcf2bb6432ef37f9f6df7ac8..272c44532a84a9a233a08c0c7707804921652072:/docs/latex/wx/outptstr.tex

diff --git a/docs/latex/wx/outptstr.tex b/docs/latex/wx/outptstr.tex
index b397dfdf12..90873de8f9 100644
--- a/docs/latex/wx/outptstr.tex
+++ b/docs/latex/wx/outptstr.tex
@@ -112,3 +112,4 @@ Destructor.
 \constfunc{size\_t}{GetSize}{\void}
 
 Returns the current size of the stream.
+
