X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8cbd2bdeff7178c343d4f5832f5d83aa37d89ca1..037267e1560a48434bd4e553389c679283500f1c:/docs/latex/wx/frame.tex

diff --git a/docs/latex/wx/frame.tex b/docs/latex/wx/frame.tex
index d2b140a783..ebe13b0449 100644
--- a/docs/latex/wx/frame.tex
+++ b/docs/latex/wx/frame.tex
@@ -14,6 +14,10 @@ the remaining size available to application windows.
 \helpref{wxEvtHandler}{wxevthandler}\\
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/frame.h>
+
 \wxheading{Window styles}
 
 \twocolwidtha{5cm}
@@ -299,7 +303,7 @@ only). See also \helpref{wxActivateEvent}{wxactivateevent}.
 
 \membersection{wxFrame::OnCreateStatusBar}\label{wxframeoncreatestatusbar}
 
-\func{virtual wxStatusBar*}{OnCreateStatusBar}{\param{int }{number}
+\func{virtual wxStatusBar*}{OnCreateStatusBar}{\param{int }{number},
  \param{long}{ style},
  \param{wxWindowID}{ id}, \param{const wxString\&}{ name}}
 
