X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8b6cf9bf10a43343734d1bb22f2fae3ade2f4a67..d5706f3ee8a83947a639ff44a21df29c97b72682:/docs/latex/wx/dataviewindexlistmodel.tex

diff --git a/docs/latex/wx/dataviewindexlistmodel.tex b/docs/latex/wx/dataviewindexlistmodel.tex
index 489ff84848..a83d691c57 100644
--- a/docs/latex/wx/dataviewindexlistmodel.tex
+++ b/docs/latex/wx/dataviewindexlistmodel.tex
@@ -73,6 +73,16 @@ Returns the position of given {\it item}.
 
 Override this to allow getting values from the model.
 
+
+\membersection{wxDataViewIndexListModel::Reset}\label{wxdataviewindexlistmodelreset}
+
+\func{void}{Reset}{\param{unsigned int }{new\_size}}
+
+Call this after if the data has to be read again from
+the model. This is useful after major changes when
+calling the methods below (possibly thousands of times)
+doesn't make sense.
+
 \membersection{wxDataViewIndexListModel::RowAppended}\label{wxdataviewindexlistmodelrowappended}
 
 \func{void}{RowAppended}{\void}
