X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8b089c5e8c8a2140258d150ca1ce42afd3b79e1b..93c4157c6cf8603eaba7ebbbc3b1e7bd303d8241:/docs/latex/wx/glcanvas.tex

diff --git a/docs/latex/wx/glcanvas.tex b/docs/latex/wx/glcanvas.tex
index fddb1541ee..11a0553012 100644
--- a/docs/latex/wx/glcanvas.tex
+++ b/docs/latex/wx/glcanvas.tex
@@ -10,7 +10,8 @@ to show the OpenGL buffer on the window.
 Please note that despite deriving from wxScrolledWindow, scrolling is not enabled for this class under
 Windows.
 
-To switch wxGLCanvas support on under Windows, edit setup.h and set wxUSE\_GLCANVAS to 1.
+To switch wxGLCanvas support on under Windows, edit setup.h and set wxUSE\_GLCANVAS to 1. On Unix,
+pass --with-opengl to configure to compile using OpenGL or Mesa.
 
 \wxheading{Derived from}
 
