X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/89c684ef8280e2d91096da2d96ba36e24a1fb917..3e469ea37f1edbd6b2b6a0cbc43a3314c337e6f9:/docs/latex/wx/strmsock.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/strmsock.tex b/docs/latex/wx/strmsock.tex
index e49fd767f9..b482964b18 100644
--- a/docs/latex/wx/strmsock.tex
+++ b/docs/latex/wx/strmsock.tex
@@ -7,6 +7,10 @@
 
 \helpref{wxInputStream}{wxinputStream}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/sckstrm.h>
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStreamBuffer}{wxstreamBuffer}, \helpref{wxSocketBase}{wxsocketbase}
@@ -29,6 +33,10 @@ socket connection.
 
 \helpref{wxOutputStream}{wxoutputStream}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/sckstrm.h>
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStreamBuffer}{wxstreamBuffer}, \helpref{wxSocketBase}{wxsocketbase}
