X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8795498cd9ec480873e88fccbb63b94be3eddb92..78cb09ec439962b53ba75fef814b9a3871412287:/docs/latex/wx/snglinst.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/snglinst.tex b/docs/latex/wx/snglinst.tex
index 296a9314ee..3cae29f168 100644
--- a/docs/latex/wx/snglinst.tex
+++ b/docs/latex/wx/snglinst.tex
@@ -30,6 +30,9 @@ bool MyApp::OnInit()
     {
         wxLogError(_("Another program instance is already running, aborting."));
 
+        delete m_checker; // OnExit() won't be called if we return false
+        m_checker = NULL;
+
         return false;
     }
 
@@ -62,6 +65,10 @@ No base class
 
 <wx/snglinst.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 \membersection{wxSingleInstanceChecker::wxSingleInstanceChecker}\label{wxsingleinstancecheckerctor}
