X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8795498cd9ec480873e88fccbb63b94be3eddb92..550d433e523dc462c62a2346c0fd713a1d5705e8:/docs/latex/wx/socksrv.tex

diff --git a/docs/latex/wx/socksrv.tex b/docs/latex/wx/socksrv.tex
index be485c6c63..d835149189 100644
--- a/docs/latex/wx/socksrv.tex
+++ b/docs/latex/wx/socksrv.tex
@@ -32,11 +32,11 @@
 %
 \membersection{wxSocketServer::wxSocketServer}\label{wxsocketserverctor}
 
-\func{}{wxSocketServer}{\param{wxSockAddress\&}{ address}, \param{wxSocketFlags}{ flags = wxSOCKET\_NONE}}
+\func{}{wxSocketServer}{\param{const wxSockAddress\&}{ address}, \param{wxSocketFlags}{ flags = wxSOCKET\_NONE}}
 
 Constructs a new server and tries to bind to the specified {\it address}.
 Before trying to accept new connections, test whether it succeeded with 
-\helpref{wxSocketBase::Ok}{wxsocketbaseok}.
+\helpref{wxSocketBase:IsOk}{wxsocketbaseisok}.
 
 \wxheading{Parameters}
 
