X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8795498cd9ec480873e88fccbb63b94be3eddb92..3cc305b2b4a0674c56c84d7088cfd70676b850f0:/docs/latex/wx/stackframe.tex

diff --git a/docs/latex/wx/stackframe.tex b/docs/latex/wx/stackframe.tex
index ec419ed83b..5472a6fddb 100644
--- a/docs/latex/wx/stackframe.tex
+++ b/docs/latex/wx/stackframe.tex
@@ -25,6 +25,10 @@ No base class
 
 <wx/stackwalk.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 Only available if \texttt{wxUSE\_STACKWALKER} is $1$, currently only
 implemented for Win32 and Unix versions using recent version of GNU libc.
 
