X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8795498cd9ec480873e88fccbb63b94be3eddb92..3694bb76c11d1ed1518f20a42f8907c948e190bd:/docs/latex/wx/snglinst.tex

diff --git a/docs/latex/wx/snglinst.tex b/docs/latex/wx/snglinst.tex
index 296a9314ee..16544113cb 100644
--- a/docs/latex/wx/snglinst.tex
+++ b/docs/latex/wx/snglinst.tex
@@ -62,6 +62,10 @@ No base class
 
 <wx/snglinst.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \latexignore{\rtfignore{\wxheading{Members}}}
 
 \membersection{wxSingleInstanceChecker::wxSingleInstanceChecker}\label{wxsingleinstancecheckerctor}
