X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/8695c06a6a5a87b80dfe862a7757fc7e06168455..6d31cf4000a050737bf7917a65a550237a16e123:/docs/latex/wx/libs.tex

diff --git a/docs/latex/wx/libs.tex b/docs/latex/wx/libs.tex
index 8dcee88b85..3dce5b94df 100644
--- a/docs/latex/wx/libs.tex
+++ b/docs/latex/wx/libs.tex
@@ -6,7 +6,12 @@ Starting from version 2.5.0 wxWindows can be built either as a single large
 library (this is called the {\it monolithic build}) or as several smaller
 libraries ({\it multilib build}). Multilib build is the default.
 
-wxWindows library is divided into following libraries:
+wxWindows library is divided into libraries briefly described below. This
+diagram show dependencies between them:
+
+\begin{center}
+\image{}{libs.gif}
+\end{center}
 
 {\large {\bf wxBase}}
 
@@ -45,7 +50,8 @@ Requires wxBase.
 
 {\large {\bf wxODBC}}
 
-\helpref{Database classes}{odbcoverview}. Requires wxBase.
+\helpref{Database classes}{odbcoverview}. Requires
+wxBase, wxCore and wxAdvanced.
 
 {\large {\bf wxCore}}
 
