X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/7af3ca164537ce06c7df5f9923a53a0d82e21cd0..aad65f130d9cb77d0e9f2b7b580c54712386f77a:/docs/latex/wx/fdrepdlg.tex

diff --git a/docs/latex/wx/fdrepdlg.tex b/docs/latex/wx/fdrepdlg.tex
index 5ba747af2f..a1cbe828e3 100644
--- a/docs/latex/wx/fdrepdlg.tex
+++ b/docs/latex/wx/fdrepdlg.tex
@@ -98,7 +98,7 @@ dialog and calling them has no effect later.
 
 \wxheading{Data structures}
 
-Flages used by 
+Flags used by 
 \helpref{wxFindReplaceData::GetFlags()}{wxfindreplacedatagetflags} and
 \helpref{wxFindDialogEvent::GetFlags()}{wxfinddialogeventgetflags}:
 
