X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/762e199741e236841278dfa6c08a7a0ca376252e..db882c54314562f533d25f9b25b65966649e231b:/docs/latex/wx/doctempl.tex

diff --git a/docs/latex/wx/doctempl.tex b/docs/latex/wx/doctempl.tex
index 8d817852db..8ce5e943a8 100644
--- a/docs/latex/wx/doctempl.tex
+++ b/docs/latex/wx/doctempl.tex
@@ -213,7 +213,7 @@ Returns the view type name, as passed to the document template constructor.
 
 \func{bool}{IsVisible}{\void}
 
-Returns TRUE if the document template can be shown in user dialogs, FALSE otherwise.
+Returns true if the document template can be shown in user dialogs, false otherwise.
 
 \membersection{wxDocTemplate::SetDefaultExtension}
 
