X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/75ce0581545a6c151484e488596ed200c2ffd93e..9a1b2c283e9a74779d1d3ca149aadb7a48223dbd:/docs/latex/wx/clipbrd.tex

diff --git a/docs/latex/wx/clipbrd.tex b/docs/latex/wx/clipbrd.tex
index 25c8fe089f..4a48ba13b9 100644
--- a/docs/latex/wx/clipbrd.tex
+++ b/docs/latex/wx/clipbrd.tex
@@ -40,6 +40,10 @@ For example:
 
 \helpref{wxObject}{wxobject}
 
+\wxheading{Include files}
+
+<wx/clipbrd.h>
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{Drag and drop overview}{wxdndoverview}, \helpref{wxDataObject}{wxdataobject}
@@ -102,7 +106,7 @@ should keep the clipboard open for only a very short time.
 
 Returns TRUE on success. This should be tested (as in the sample shown above).
 
-\membersection{wxClipboard::SetData}\label{wxclipboardadddata}
+\membersection{wxClipboard::SetData}\label{wxclipboardsetdata}
 
 \func{bool}{SetData}{\param{wxDataObject*}{ data}}
 
