X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/75ce0581545a6c151484e488596ed200c2ffd93e..750b78ba359e7d30c7d3ad49d268923e986268cb:/docs/latex/wx/clipbrd.tex

diff --git a/docs/latex/wx/clipbrd.tex b/docs/latex/wx/clipbrd.tex
index 25c8fe089f..9c6bb2eb95 100644
--- a/docs/latex/wx/clipbrd.tex
+++ b/docs/latex/wx/clipbrd.tex
@@ -102,7 +102,7 @@ should keep the clipboard open for only a very short time.
 
 Returns TRUE on success. This should be tested (as in the sample shown above).
 
-\membersection{wxClipboard::SetData}\label{wxclipboardadddata}
+\membersection{wxClipboard::SetData}\label{wxclipboardsetdata}
 
 \func{bool}{SetData}{\param{wxDataObject*}{ data}}
 
