X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/6e348b12dcc7f994da8c2552b80d60140578a745..ce51dc7507f31a6baadb8709ac4b807cd2dad421:/src/os2/wx25.def

diff --git a/src/os2/wx25.def b/src/os2/wx25.def
index e8199fef0c..d41cfac510 100644
--- a/src/os2/wx25.def
+++ b/src/os2/wx25.def
@@ -9064,9 +9064,6 @@ EXPORTS
       ReenableOtherWindows__16wxProgressDialogFv
       ;wxProgressDialog::~wxProgressDialog()
       __dt__16wxProgressDialogFv
-  ;From object file:  ..\generic\prop.cpp
-  ;From object file:  ..\generic\propform.cpp
-  ;From object file:  ..\generic\proplist.cpp
   ;From object file:  ..\generic\sashwin.cpp
     ;PUBDEFs (Symbols available from object file):
       ;wxSashWindow::OnSize(wxSizeEvent&)
