X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/69d313011bddec6cefeb4b9925e94a17539005e7..591087eda46c6d238e4df8338e160df0ccbbc79c:/docs/latex/wx/file.tex

diff --git a/docs/latex/wx/file.tex b/docs/latex/wx/file.tex
index 17eacd3042..bc58192219 100644
--- a/docs/latex/wx/file.tex
+++ b/docs/latex/wx/file.tex
@@ -318,7 +318,7 @@ error occurred.
 
 \membersection{wxFile::Write}\label{wxfilewrite}
 
-\func{size\_t}{Write}{\param{const void*}{ buffer}, \param{wxFileOffset}{ count}}
+\func{size\_t}{Write}{\param{const void*}{ buffer}, \param{size\_t}{ count}}
 
 Writes the specified number of bytes from a buffer.
 
