X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/66f55ec64c250fc51147815bf905a86e943bfd16..2245b2b2c3339ecf023e5880caa803610a5d1907:/docs/latex/wx/wnddisbl.tex

diff --git a/docs/latex/wx/wnddisbl.tex b/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
index efd93453b4..75965bf910 100644
--- a/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
+++ b/docs/latex/wx/wnddisbl.tex
@@ -6,7 +6,7 @@
 %% Created:     03.03.00
 %% RCS-ID:      $Id$
 %% Copyright:   (c) Vadim Zeitlin
-%% Licence:     wxWindows licence
+%% License:     wxWindows license
 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 \section{\class{wxWindowDisabler}}\label{wxwindowdisabler}
@@ -39,5 +39,7 @@ Disables all top level windows of the applications with the exception of
 
 \membersection{wxWindowDisabler::\destruct{wxWindowDisabler}}
 
+\func{}{\destruct{wxWindowDisabler}}{\void}
+
 Reenables back the windows disabled by the constructor.
 
