X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/659f4d7615abfb6ee35e73d1d4f765a5ee39fad3..c699b4583b6047191ac326728654c6fe8920aa7b:/docs/latex/wx/timer.tex?ds=sidebyside

diff --git a/docs/latex/wx/timer.tex b/docs/latex/wx/timer.tex
index dc7ba28b18..f5d7b52f5f 100644
--- a/docs/latex/wx/timer.tex
+++ b/docs/latex/wx/timer.tex
@@ -35,6 +35,10 @@ be stopped later with \helpref{Stop}{wxtimerstop}.
 
 <wx/timer.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxStopWatch}{wxstopwatch}
@@ -181,12 +185,17 @@ void MyFrame::OnTimer(wxTimerEvent& event)
 
 \wxheading{Derived from}
 
-\helpref{wxEvent}{wxevent}
+\helpref{wxEvent}{wxevent}\\
+\helpref{wxObject}{wxobject}
 
 \wxheading{Include files}
 
 <wx/timer.h>
 
+\wxheading{Library}
+
+\helpref{wxBase}{librarieslist}
+
 \wxheading{See also}
 
 \helpref{wxTimer}{wxtimer}
