X-Git-Url: https://git.saurik.com/wxWidgets.git/blobdiff_plain/659f4d7615abfb6ee35e73d1d4f765a5ee39fad3..a236aa2058ccf3d36e9cafc20fa7375080c4be50:/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex

diff --git a/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex b/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
index f3ce165ad3..1d05234c5f 100644
--- a/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
+++ b/docs/latex/wx/vscrolledwindow.tex
@@ -127,8 +127,6 @@ Deprecated for \helpref{ScrollRowPages()}{wxvarvscrollhelperscrollrowpages}.
 
 Deprecated for \helpref{ScrollToRow()}{wxvarvscrollhelperscrolltorow}.
 
-\membersection{wxVScrolledWindow::SetLineCount}\label{wxvscrolledwindowsetlinecount}
-
 \func{void}{SetLineCount}{\param{size\_t }{count}}
 
 Deprecated for \helpref{SetRowCount()}{wxvarvscrollhelpersetrowcount}.
